Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

© 2023 Penguin JUNIOR in der
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten
Die Veröffentlichung dieses Werkes erfolgt auf Vermittlung
der literarischen Agentur Peter Molden, Köln
Text: © 2023 by Judith & Marcus Weber
Illustrationen: © 2023 by Marta Costa
Umschlaggestaltung: Miriam Wasmus
ISBN 978-3-641-28587-6
V001

Toffi erforscht das Wetter

Das ist Toffi. Er spielt gern draußen – am liebsten bei Sonnenschein.

Das ist Toffis Freundin Ella. Sie findet alles spannend, was am Himmel passiert. Das nennt man Meteorologie, und Ella ist richtig gut darin.

„Die Sonne scheint nur für uns!“, ruft Toffi fröhlich. „Damit wir draußen spielen können!“

„Sie scheint nicht nur für uns“, sagt Ella. „Die Sonne ist der Motor für das Wetter auf der ganzen Welt. Sie macht es hell, und sie wärmt die Erde.“

...

Ende der Leseprobe